Craig Chambers CSE 501 (Winter ’96) Reading Assignments

Reading Assignment, Week #1

Review sections 8.1-8.5, 9.1-9.6, 9.8-9.10, as needed

For: Read:

1/3 sections 10.1-10.5 1/5 section 10.6 1/8 section 10.7

Bibliography:

[Aho et al. 86] Alfred V. Aho, Ravi Sethi, and Jeffrey D. Ullman. Compilers: Principles, Techniques, and Tools. Addison-Wesley, Reading, MA, 1986.